Aldo Veiga (nome completo José Aldo Oliveira Veiga) é vereador eleito no município de Arapiraca, Alagoas, cumprindo o mandato da legislatura de 2025 a 2028. Ele obteve a sua vitória eleitoral nas urnas em outubro de 2024 pelo partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro)