Alisson da Tim (nome político de Wallysson Bispo da Silva) é vereador eleito no município de Arapiraca, Alagoas. Filiado ao Partido Progressista (PP), reeleito nas eleições de 2024 com 4.343 votos (3,55% dos votos válidos), sendo o quarto candidato mais votado da cidade. Cumpre atualmente o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal de Arapiraca (eleito em 2016, 2020 e reeleito em 2024).