Rogério Nezinho (nome completo Rogério Pereira Melo) é um empresário e político brasileiro, atualmente exercendo o mandato de vereador no município de Arapiraca, Alagoas. Ele é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).