O vereador Thiago ML (Thiago Severino Lopes dos Santos) está em seu 3º mandato como vereador na Câmara Municipal de Arapiraca, no estado de Alagoas. Ele foi eleito consecutivamente para o Legislativo arapiraquense em todas as disputas entre 2016 e 2024, atuando também como ex-presidente da Casa