Vavazinho (nome político de Givaldo Duarte de Assis) é vereador eleito no município de Arapiraca, Alagoas. Ele conquistou uma vaga na Câmara Municipal nas eleições municipais de 2024 ao receber 1.747 votos pelo Partido Liberal