Maciel Oliveira (Maciel Oliveira Nunes) é vereador da cidade de Arapiraca, Alagoas. Ele foi eleito nas eleições municipais de 2024 pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), recebendo um total de 2.799 votos.